#
data_link_ALPHA2-6
#
loop_
_chem_link_bond.link_id
_chem_link_bond.atom_1_comp_id
_chem_link_bond.atom_id_1
_chem_link_bond.atom_2_comp_id
_chem_link_bond.atom_id_2
_chem_link_bond.type
_chem_link_bond.value_dist
_chem_link_bond.value_dist_esd
 ALPHA2-6 1 C2      2 O6        single       1.439    0.020
loop_
_chem_link_angle.link_id
_chem_link_angle.atom_1_comp_id
_chem_link_angle.atom_id_1
_chem_link_angle.atom_2_comp_id
_chem_link_angle.atom_id_2
_chem_link_angle.atom_3_comp_id
_chem_link_angle.atom_id_3
_chem_link_angle.value_angle
_chem_link_angle.value_angle_esd
 ALPHA2-6 1 C2      2 O6      2 C6      108.700    3.000
 ALPHA2-6 1 C1      1 C2      2 O6      112.300    3.000
#

